Мануел Морено Химено
Той все още беше човек

Превод от испански: Георги Ангелов, 2011

chitanka.info

Той беше светлина, слънце —

все още човек,

макар че окървавените му очи не се виждаха,

макар че обезобразената уста мълчеше.

Той все още беше човек.

Разсякоха главата му,

разрязаха вени, гърло —

пиха кръв…

А той все още беше човек!

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.